-- MA 码号段游标表（模式B 自行发码的原子分配）
-- 保证多实例/重启下序列不重号、不丢号。对应需求3-AC3/AC4。

BEGIN;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cccode_cursor (
    segment_key VARCHAR(128) PRIMARY KEY,   -- {industryNode}:{orgNode}:{category}
    cursor      BIGINT NOT NULL,            -- 已分配的最大序列
    updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE cccode_cursor IS 'CC码号段分配游标，行级原子自增';

COMMIT;
