-- 000015: 平台管理员（super_admin）不绑定机构
-- 设计变更：super_admin 是平台级角色，可跨机构操作，因此 org_id 应为 NULL

-- 把所有 super_admin 用户的 org_id 置空
UPDATE users SET org_id = NULL WHERE role = 'super_admin';
